Title: Die Vorgeschichte
Course: Modellbildung in der Physik

Ein Zeitungsbericht vom 21.9.2002 (Holsteinischer Courier; zitiert nach www.sinus.lernnetz.de/aufgaben1/materialien/physik/sek_II/sprung.htm vom 17.5.2007):

Franzose will Schallmauer im freien Fall durchbrechen
Paris/Saskatoon  (dpa)

Der 58-jährige Franzose Michel Fournier will in einem gewagten freien Fall aus 40 km Höhe als erster die Schallmauer durchbrechen und gleich vier Weltrekorde aufstellen. Sobald das Wetter es zulässt, steigt der pensionierte Oberstleutnant und Fallschirmspringer hoch über der mittelamerikanischen Prärieprovinz Saskatchewan aus seiner Ballonkapsel und stürzt sich in die Tiefe. Der zunächst für gestern geplante Sprung wurde wegen Regens auf unbestimmte Zeit verschoben.

30 Sekunden nach dem geglückten Ausstieg aus der Kapsel würde Fournier mit einem lauten Knall wie ein Überschallflieger die Schallmauer durchbrechen - bei einer Außentemperatur von minus 93 Grad und einer Geschwindigkeit von 1062 Kilometern in der Stunde.

"Seit 16 Jahren träume ich davon, und danach werde ich es nicht wieder erleben",sagte der mutige Fournier, während er sich in der kanadischen Saskatchewan-Stadt Saskatoon auf das einzigartige Abenteuer im Weltraum vorbereitete.

An Erfahrung mangelt es dem Franzosen nicht. Fournier hat mehr als 8300 Fallschirmabsprünge hinter sich. 1992 stellte er mit einem Sprung aus etwa 12000 Metern Höhe seinen bisherigen persönlichen Rekord auf.